O ministro Alexandre de Moraes, do STF, votou para condenar Débora Rodrigues dos Santos a 14 anos de prisão em regime fechado por sua participação nos atos golpistas de janeiro de 2023.

Ela também foi acusada de pichar a estátua da Justiça com a frase "Perdeu, mané". O voto de Moraes foi dado durante o julgamento virtual da Primeira Turma da Corte e o caso ainda aguarda os votos de outros ministros.

A defesa de Débora alega que a condenação é injusta e política, já que ela não teve envolvimento em crimes violentos.

&nbsp;
<figure class="wp-block-embed is-type-rich is-provider-twitter wp-block-embed-twitter">
<div></div></figure>
<!-- /wp:embed -->